MC (D6T)

MC (DW)

MC (P0)

MC (ProQ20)

MC (P8MinBias)

MC (P8MinBiasNoMPI) 10^{−4}

10^{−3}

10^{−2}

10^{−1}Minus Side - Total Transverse Energy Deposition

1/N, dN/dE_T [GeV^{−1}]05101520253035400.60.811.21.4 ∑ E^{minus}_T [GeV]

MC/data