MC (Pythia8-MinBias)

MC (PythiaD6T)

MC (PythiaDW)

MC (PythiaP0)

MC (PythiaProQ20) 10^{−4}

10^{−3}

10^{−2}FB assymetry vs Tower Multiplicity

Assymmetry0204060801000.60.811.21.4

N_{Tower}

MC/data