Diffractive, no N_{ch} cut

Diffractive, N_{ch} > 1

Diffractive, N_{ch} > 2

Diffractive, N_{ch} > 3

Non Diffractive, no N_{ch} cut 10^{−3}

10^{−2}Minus Side - Total Energy Deposition

1/N, dN/dE [GeV^{−1}]50100150200250-0.500.511.52 ∑ E_{minus} [GeV]