Double Diffractive, central gaps, no pT cut

Diffractive, central gaps, no pT cut

MinBias, central gaps, no pT cut

Non Diffractive, central gaps, no pT cut 10^{−3}

10^{−2}

10^{−1}110^110^2 dσ/dlog_{10}(ξ)-9-8-7-6-5-4-3-2-1012345 log_{10}(ξ)