Double Diffractive, central gaps, no pT cut

Diffractive, central gaps, no pT cut

MinBias, central gaps, no pT cut

Non Diffractive, central gaps, no pT cut 10^{−2}

10^{−1}1Plus Side - Particle Multiplicity

1/N, dN/dN^{particle}_{plus} 051015012345

N^{particle}

plus