Double Diffractive, central gaps, no pT cut

Diffractive, central gaps, no pT cut

MinBias, central gaps, no pT cut

Non Diffractive, central gaps, no pT cut 10^{−1}110^110^210^3 dσ/dξ00.20.40.60.81012345ξ