Single Diffractive, |eta| < 5.2

Single Diffractive, |eta| < 8.1

Double Diffractive, |eta| < 5.2

Double Diffractive, |eta| < 8.1 10^{−3}

10^{−2}Minus Side - Total Energy Deposition

1/N, dN/dE [GeV^{−1}]50100150200250012345 ∑ E_{minus} [GeV]