Single Diffractive, |eta| < 5.2

Single Diffractive, |eta| < 8.1

Double Diffractive, |eta| < 5.2

Double Diffractive, |eta| < 8.1 10^{−2}

10^{−1}Plus Side - Particle Multiplicity

1/N, dN/dN^{particle}_{plus} 051015012345

N^{particle}

plus