50

5 4.0 3

22.0 LMT guide

14.5 fibre guide

1.0

7 6 8

21.5

28.5 29 30 33 36

45

27.5

22.5

49 46 44 42 37

13 11 6

39

8

23.5

22.5

23.5 27 28

FIBRE HOOK A

B

Plan view of Harness Clamp number 6 - for clamps 1 to 5 the fibre channel FG varies in width, GG position is fixed, FF moves towards GG

G G

F F C D

TJF 28.08.2001

DOGLEG CENTRE

TAPE CENTRE

side view