R 1150 (frozen)

BARREL TRT

R 554 inside of CRYOSTAT

R 1078

BARREL TRT

PIXEL

THERMAL ENCL. R 540 R 549

BARREL 3 FLANGE R 261 R 284

BARREL 5 FLANGE R 398 R 427

BARREL 6 FLANGE R 469 R 498

Z 765

Z 775

BARREL 4 FLANGE R 328 R 355

250 200

798 Z

model base board

MODEL OF ATLAS SCT END BARREL SERVICES

PPB1

TRT B SCT B

(inside inner radius of cryostat)

inner wall of CRYOSTAT

25mm

Z 792

therm enc.

R1150

R1078 BARREL TRT ENVELOPE tape con.