single dogleg 200 microns

one tape 225 + one dogleg 200

two tapes 450 + dogleg 200

three tapes 675 + dogleg 200

four tapes 900 + dogleg 200

five tapes 1125 + dogleg 200

tape width 21mm

distance between insert noses 33mm

425

650

875

1100

1325 nose of insert tape retainer clamp

On-Barrel Harness Clip Profile