Barrel 3

Barrel 4

Barrel 5

Barrel 6 spare

6 double connector blocks

4 and 2 double connector blocks (actually situated behind the 6 connector blocks)

Cryostat

two sets of power tapes + opto ribbons one from barrel 4, one from barrel 3

Schematic for routeing of power tapes + opto ribbons from barrels 3, 4, 5 and 6 to connectors at PPB1 as used on the UCL barrel end model of one quadrant (see photos). Z

from barrel 4

6 tapes

4 and 2 tapes cryostat

TJF 29.01.99

approx. sketch of connector positions: see PPB1 layout A.Nichols RAL for details.

from barrel 3