765

775 785

795

BARREL FLANGE

ALIGN. POST

ALIGN. SOCKET

EXHAUST COOLING PIPE

PIXEL SERVICES

SERVICES SUPPORT PLATE

TAPES - ONE HARNESS

LIGHT PATH TUBE

TOOLING RING INS.

7.5 6.0

1.5? 6 tapes + shield

6.5

TAPES - 2 SETS

1.5

Z