{
    "ltx_root": {
        "version": 4,
        "minor": 0,
        "ltx_data": [
            {
                "name": "EDA_PROBESET",
                "active": true,
                "debug_cores": [
                    {
                        "type": "XSDB_V3",
                        "name": "dbg_hub",
                        "spec": "labtools_xsdbm_v3",
                        "clk_input_freq_hz": "79999999"
                    },
                    {
                        "type": "ILA_V3",
                        "name": "u_ila_0",
                        "spec": "labtools_ila_v6",
                        "core_location": {
                            "user_chain": 1,
                            "slave_index": 0,
                            "bscan_switch_index": 0
                        },
                        "uuid": "23e7d65a79bc59f7bc47406c1714dfae",
                        "pins": [
                            {
                                "name": "probe0",
                                "id": 0,
                                "type": "DATA_TRIGGER",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": true,
                                "leftIndex": 0,
                                "rightIndex": 7,
                                "portIndex": 0,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "g_fmc_build.Udiogrpfmc/gdio_fbbcrate.Udiofbbcrate/g_starcore_outs[2].Ustarcoreo0/Uos_lcb1/pardata_i",
                                        "isBus": true,
                                        "subnets": [
                                            {
                                                "name": "g_fmc_build.Udiogrpfmc/gdio_fbbcrate.Udiofbbcrate/g_starcore_outs[2].Ustarcoreo0/Uos_lcb1/pardata_i[7]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "g_fmc_build.Udiogrpfmc/gdio_fbbcrate.Udiofbbcrate/g_starcore_outs[2].Ustarcoreo0/Uos_lcb1/pardata_i[6]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "g_fmc_build.Udiogrpfmc/gdio_fbbcrate.Udiofbbcrate/g_starcore_outs[2].Ustarcoreo0/Uos_lcb1/pardata_i[5]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "g_fmc_build.Udiogrpfmc/gdio_fbbcrate.Udiofbbcrate/g_starcore_outs[2].Ustarcoreo0/Uos_lcb1/pardata_i[4]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "g_fmc_build.Udiogrpfmc/gdio_fbbcrate.Udiofbbcrate/g_starcore_outs[2].Ustarcoreo0/Uos_lcb1/pardata_i[3]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "g_fmc_build.Udiogrpfmc/gdio_fbbcrate.Udiofbbcrate/g_starcore_outs[2].Ustarcoreo0/Uos_lcb1/pardata_i[2]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "g_fmc_build.Udiogrpfmc/gdio_fbbcrate.Udiofbbcrate/g_starcore_outs[2].Ustarcoreo0/Uos_lcb1/pardata_i[1]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "g_fmc_build.Udiogrpfmc/gdio_fbbcrate.Udiofbbcrate/g_starcore_outs[2].Ustarcoreo0/Uos_lcb1/pardata_i[0]"
                                            }
                                        ]
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe1",
                                "id": 1,
                                "type": "DATA_TRIGGER",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": true,
                                "leftIndex": 0,
                                "rightIndex": 7,
                                "portIndex": 1,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "g_fmc_build.Udiogrpfmc/gdio_fbbcrate.Udiofbbcrate/g_starcore_outs[2].Ustarcoreo0/Uos_lcb/pardata_i",
                                        "isBus": true,
                                        "subnets": [
                                            {
                                                "name": "g_fmc_build.Udiogrpfmc/gdio_fbbcrate.Udiofbbcrate/g_starcore_outs[2].Ustarcoreo0/Uos_lcb/pardata_i[7]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "g_fmc_build.Udiogrpfmc/gdio_fbbcrate.Udiofbbcrate/g_starcore_outs[2].Ustarcoreo0/Uos_lcb/pardata_i[6]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "g_fmc_build.Udiogrpfmc/gdio_fbbcrate.Udiofbbcrate/g_starcore_outs[2].Ustarcoreo0/Uos_lcb/pardata_i[5]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "g_fmc_build.Udiogrpfmc/gdio_fbbcrate.Udiofbbcrate/g_starcore_outs[2].Ustarcoreo0/Uos_lcb/pardata_i[4]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "g_fmc_build.Udiogrpfmc/gdio_fbbcrate.Udiofbbcrate/g_starcore_outs[2].Ustarcoreo0/Uos_lcb/pardata_i[3]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "g_fmc_build.Udiogrpfmc/gdio_fbbcrate.Udiofbbcrate/g_starcore_outs[2].Ustarcoreo0/Uos_lcb/pardata_i[2]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "g_fmc_build.Udiogrpfmc/gdio_fbbcrate.Udiofbbcrate/g_starcore_outs[2].Ustarcoreo0/Uos_lcb/pardata_i[1]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "g_fmc_build.Udiogrpfmc/gdio_fbbcrate.Udiofbbcrate/g_starcore_outs[2].Ustarcoreo0/Uos_lcb/pardata_i[0]"
                                            }
                                        ]
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe2",
                                "id": 2,
                                "type": "DATA_TRIGGER",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": true,
                                "leftIndex": 0,
                                "rightIndex": 7,
                                "portIndex": 2,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "reg[22]_1",
                                        "isBus": true,
                                        "subnets": [
                                            {
                                                "name": "reg[22]_1[7]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "reg[22]_1[6]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "reg[22]_1[5]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "reg[22]_1[4]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "reg[22]_1[3]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "reg[22]_1[2]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "reg[22]_1[1]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "reg[22]_1[0]"
                                            }
                                        ]
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe2",
                                "id": 3,
                                "type": "DATA_TRIGGER",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": true,
                                "leftIndex": 8,
                                "rightIndex": 11,
                                "portIndex": 2,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "reg[22]",
                                        "isBus": true,
                                        "subnets": [
                                            {
                                                "name": "reg[22][15]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "reg[22][14]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "reg[22][13]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "reg[22][12]"
                                            }
                                        ]
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe3",
                                "id": 4,
                                "type": "DATA_TRIGGER",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": true,
                                "leftIndex": 0,
                                "rightIndex": 7,
                                "portIndex": 3,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "g_fmc_build.Udiogrpfmc/gdio_fbbcrate.Udiofbbcrate/g_starcore_outs[0].Ustarcoreo0/Uos_lcb/pardata_i",
                                        "isBus": true,
                                        "subnets": [
                                            {
                                                "name": "g_fmc_build.Udiogrpfmc/gdio_fbbcrate.Udiofbbcrate/g_starcore_outs[0].Ustarcoreo0/Uos_lcb/pardata_i[7]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "g_fmc_build.Udiogrpfmc/gdio_fbbcrate.Udiofbbcrate/g_starcore_outs[0].Ustarcoreo0/Uos_lcb/pardata_i[6]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "g_fmc_build.Udiogrpfmc/gdio_fbbcrate.Udiofbbcrate/g_starcore_outs[0].Ustarcoreo0/Uos_lcb/pardata_i[5]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "g_fmc_build.Udiogrpfmc/gdio_fbbcrate.Udiofbbcrate/g_starcore_outs[0].Ustarcoreo0/Uos_lcb/pardata_i[4]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "g_fmc_build.Udiogrpfmc/gdio_fbbcrate.Udiofbbcrate/g_starcore_outs[0].Ustarcoreo0/Uos_lcb/pardata_i[3]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "g_fmc_build.Udiogrpfmc/gdio_fbbcrate.Udiofbbcrate/g_starcore_outs[0].Ustarcoreo0/Uos_lcb/pardata_i[2]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "g_fmc_build.Udiogrpfmc/gdio_fbbcrate.Udiofbbcrate/g_starcore_outs[0].Ustarcoreo0/Uos_lcb/pardata_i[1]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "g_fmc_build.Udiogrpfmc/gdio_fbbcrate.Udiofbbcrate/g_starcore_outs[0].Ustarcoreo0/Uos_lcb/pardata_i[0]"
                                            }
                                        ]
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe4",
                                "id": 5,
                                "type": "DATA_TRIGGER",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": true,
                                "leftIndex": 0,
                                "rightIndex": 7,
                                "portIndex": 4,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "g_fmc_build.Udiogrpfmc/gdio_fbbcrate.Udiofbbcrate/g_starcore_outs[0].Ustarcoreo0/Uos_lcb1/pardata_i",
                                        "isBus": true,
                                        "subnets": [
                                            {
                                                "name": "g_fmc_build.Udiogrpfmc/gdio_fbbcrate.Udiofbbcrate/g_starcore_outs[0].Ustarcoreo0/Uos_lcb1/pardata_i[7]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "g_fmc_build.Udiogrpfmc/gdio_fbbcrate.Udiofbbcrate/g_starcore_outs[0].Ustarcoreo0/Uos_lcb1/pardata_i[6]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "g_fmc_build.Udiogrpfmc/gdio_fbbcrate.Udiofbbcrate/g_starcore_outs[0].Ustarcoreo0/Uos_lcb1/pardata_i[5]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "g_fmc_build.Udiogrpfmc/gdio_fbbcrate.Udiofbbcrate/g_starcore_outs[0].Ustarcoreo0/Uos_lcb1/pardata_i[4]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "g_fmc_build.Udiogrpfmc/gdio_fbbcrate.Udiofbbcrate/g_starcore_outs[0].Ustarcoreo0/Uos_lcb1/pardata_i[3]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "g_fmc_build.Udiogrpfmc/gdio_fbbcrate.Udiofbbcrate/g_starcore_outs[0].Ustarcoreo0/Uos_lcb1/pardata_i[2]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "g_fmc_build.Udiogrpfmc/gdio_fbbcrate.Udiofbbcrate/g_starcore_outs[0].Ustarcoreo0/Uos_lcb1/pardata_i[1]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "g_fmc_build.Udiogrpfmc/gdio_fbbcrate.Udiofbbcrate/g_starcore_outs[0].Ustarcoreo0/Uos_lcb1/pardata_i[0]"
                                            }
                                        ]
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe5",
                                "id": 6,
                                "type": "DATA_TRIGGER",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": true,
                                "leftIndex": 0,
                                "rightIndex": 6,
                                "portIndex": 5,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "ccr_sigs[l0a_tag]",
                                        "isBus": true,
                                        "subnets": [
                                            {
                                                "name": "ccr_sigs[l0a_tag][6]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "ccr_sigs[l0a_tag][5]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "ccr_sigs[l0a_tag][4]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "ccr_sigs[l0a_tag][3]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "ccr_sigs[l0a_tag][2]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "ccr_sigs[l0a_tag][1]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "ccr_sigs[l0a_tag][0]"
                                            }
                                        ]
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe6",
                                "id": 7,
                                "type": "DATA_TRIGGER",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": true,
                                "leftIndex": 0,
                                "rightIndex": 6,
                                "portIndex": 6,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "ccr_sigs[r3l1_tag]",
                                        "isBus": true,
                                        "subnets": [
                                            {
                                                "name": "ccr_sigs[r3l1_tag][6]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "ccr_sigs[r3l1_tag][5]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "ccr_sigs[r3l1_tag][4]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "ccr_sigs[r3l1_tag][3]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "ccr_sigs[r3l1_tag][2]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "ccr_sigs[r3l1_tag][1]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "ccr_sigs[r3l1_tag][0]"
                                            }
                                        ]
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe7",
                                "id": 8,
                                "type": "DATA_TRIGGER",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": true,
                                "leftIndex": 0,
                                "rightIndex": 9,
                                "portIndex": 7,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "rawsigs_1",
                                        "isBus": true,
                                        "subnets": [
                                            {
                                                "name": "rawsigs_1[9]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "rawsigs_1[8]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "rawsigs_1[7]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "rawsigs_1[6]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "rawsigs_1[5]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "rawsigs_1[4]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "rawsigs_1[3]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "rawsigs_1[2]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "rawsigs_1[1]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "rawsigs_1[0]"
                                            }
                                        ]
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe7",
                                "id": 9,
                                "type": "DATA_TRIGGER",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": true,
                                "leftIndex": 10,
                                "rightIndex": 14,
                                "portIndex": 7,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "rawsigs",
                                        "isBus": true,
                                        "subnets": [
                                            {
                                                "name": "rawsigs[15]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "rawsigs[14]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "rawsigs[13]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "rawsigs[12]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "rawsigs[11]"
                                            }
                                        ]
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe8",
                                "id": 10,
                                "type": "DATA_TRIGGER",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": false,
                                "leftIndex": 0,
                                "rightIndex": 0,
                                "portIndex": 8,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "Umain/Uctltop/rawsigs_o",
                                        "isBus": true,
                                        "subnets": [
                                            {
                                                "name": "Umain/Uctltop/rawsigs_o[10]"
                                            }
                                        ]
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe9",
                                "id": 11,
                                "type": "DATA_TRIGGER",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": true,
                                "leftIndex": 0,
                                "rightIndex": 7,
                                "portIndex": 9,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "g_fmc_build.Udiogrpfmc/gdio_fbbcrate.Udiofbbcrate/g_starcore_outs[4].Ustarcoreo0/Uos_lcb1/pardata_i",
                                        "isBus": true,
                                        "subnets": [
                                            {
                                                "name": "g_fmc_build.Udiogrpfmc/gdio_fbbcrate.Udiofbbcrate/g_starcore_outs[4].Ustarcoreo0/Uos_lcb1/pardata_i[7]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "g_fmc_build.Udiogrpfmc/gdio_fbbcrate.Udiofbbcrate/g_starcore_outs[4].Ustarcoreo0/Uos_lcb1/pardata_i[6]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "g_fmc_build.Udiogrpfmc/gdio_fbbcrate.Udiofbbcrate/g_starcore_outs[4].Ustarcoreo0/Uos_lcb1/pardata_i[5]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "g_fmc_build.Udiogrpfmc/gdio_fbbcrate.Udiofbbcrate/g_starcore_outs[4].Ustarcoreo0/Uos_lcb1/pardata_i[4]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "g_fmc_build.Udiogrpfmc/gdio_fbbcrate.Udiofbbcrate/g_starcore_outs[4].Ustarcoreo0/Uos_lcb1/pardata_i[3]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "g_fmc_build.Udiogrpfmc/gdio_fbbcrate.Udiofbbcrate/g_starcore_outs[4].Ustarcoreo0/Uos_lcb1/pardata_i[2]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "g_fmc_build.Udiogrpfmc/gdio_fbbcrate.Udiofbbcrate/g_starcore_outs[4].Ustarcoreo0/Uos_lcb1/pardata_i[1]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "g_fmc_build.Udiogrpfmc/gdio_fbbcrate.Udiofbbcrate/g_starcore_outs[4].Ustarcoreo0/Uos_lcb1/pardata_i[0]"
                                            }
                                        ]
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe10",
                                "id": 12,
                                "type": "DATA_TRIGGER",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": true,
                                "leftIndex": 0,
                                "rightIndex": 7,
                                "portIndex": 10,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "g_fmc_build.Udiogrpfmc/gdio_fbbcrate.Udiofbbcrate/g_starcore_outs[4].Ustarcoreo0/Uos_lcb/pardata_i",
                                        "isBus": true,
                                        "subnets": [
                                            {
                                                "name": "g_fmc_build.Udiogrpfmc/gdio_fbbcrate.Udiofbbcrate/g_starcore_outs[4].Ustarcoreo0/Uos_lcb/pardata_i[7]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "g_fmc_build.Udiogrpfmc/gdio_fbbcrate.Udiofbbcrate/g_starcore_outs[4].Ustarcoreo0/Uos_lcb/pardata_i[6]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "g_fmc_build.Udiogrpfmc/gdio_fbbcrate.Udiofbbcrate/g_starcore_outs[4].Ustarcoreo0/Uos_lcb/pardata_i[5]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "g_fmc_build.Udiogrpfmc/gdio_fbbcrate.Udiofbbcrate/g_starcore_outs[4].Ustarcoreo0/Uos_lcb/pardata_i[4]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "g_fmc_build.Udiogrpfmc/gdio_fbbcrate.Udiofbbcrate/g_starcore_outs[4].Ustarcoreo0/Uos_lcb/pardata_i[3]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "g_fmc_build.Udiogrpfmc/gdio_fbbcrate.Udiofbbcrate/g_starcore_outs[4].Ustarcoreo0/Uos_lcb/pardata_i[2]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "g_fmc_build.Udiogrpfmc/gdio_fbbcrate.Udiofbbcrate/g_starcore_outs[4].Ustarcoreo0/Uos_lcb/pardata_i[1]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "g_fmc_build.Udiogrpfmc/gdio_fbbcrate.Udiofbbcrate/g_starcore_outs[4].Ustarcoreo0/Uos_lcb/pardata_i[0]"
                                            }
                                        ]
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe11",
                                "id": 13,
                                "type": "DATA_TRIGGER",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": true,
                                "leftIndex": 0,
                                "rightIndex": 7,
                                "portIndex": 11,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "g_fmc_build.Udiogrpfmc/gdio_fbbcrate.Udiofbbcrate/g_starcore_outs[1].Ustarcoreo0/Uos_lcb1/pardata_i",
                                        "isBus": true,
                                        "subnets": [
                                            {
                                                "name": "g_fmc_build.Udiogrpfmc/gdio_fbbcrate.Udiofbbcrate/g_starcore_outs[1].Ustarcoreo0/Uos_lcb1/pardata_i[7]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "g_fmc_build.Udiogrpfmc/gdio_fbbcrate.Udiofbbcrate/g_starcore_outs[1].Ustarcoreo0/Uos_lcb1/pardata_i[6]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "g_fmc_build.Udiogrpfmc/gdio_fbbcrate.Udiofbbcrate/g_starcore_outs[1].Ustarcoreo0/Uos_lcb1/pardata_i[5]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "g_fmc_build.Udiogrpfmc/gdio_fbbcrate.Udiofbbcrate/g_starcore_outs[1].Ustarcoreo0/Uos_lcb1/pardata_i[4]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "g_fmc_build.Udiogrpfmc/gdio_fbbcrate.Udiofbbcrate/g_starcore_outs[1].Ustarcoreo0/Uos_lcb1/pardata_i[3]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "g_fmc_build.Udiogrpfmc/gdio_fbbcrate.Udiofbbcrate/g_starcore_outs[1].Ustarcoreo0/Uos_lcb1/pardata_i[2]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "g_fmc_build.Udiogrpfmc/gdio_fbbcrate.Udiofbbcrate/g_starcore_outs[1].Ustarcoreo0/Uos_lcb1/pardata_i[1]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "g_fmc_build.Udiogrpfmc/gdio_fbbcrate.Udiofbbcrate/g_starcore_outs[1].Ustarcoreo0/Uos_lcb1/pardata_i[0]"
                                            }
                                        ]
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe12",
                                "id": 14,
                                "type": "DATA_TRIGGER",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": true,
                                "leftIndex": 0,
                                "rightIndex": 7,
                                "portIndex": 12,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "g_fmc_build.Udiogrpfmc/gdio_fbbcrate.Udiofbbcrate/g_starcore_outs[1].Ustarcoreo0/Uos_lcb/pardata_i",
                                        "isBus": true,
                                        "subnets": [
                                            {
                                                "name": "g_fmc_build.Udiogrpfmc/gdio_fbbcrate.Udiofbbcrate/g_starcore_outs[1].Ustarcoreo0/Uos_lcb/pardata_i[7]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "g_fmc_build.Udiogrpfmc/gdio_fbbcrate.Udiofbbcrate/g_starcore_outs[1].Ustarcoreo0/Uos_lcb/pardata_i[6]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "g_fmc_build.Udiogrpfmc/gdio_fbbcrate.Udiofbbcrate/g_starcore_outs[1].Ustarcoreo0/Uos_lcb/pardata_i[5]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "g_fmc_build.Udiogrpfmc/gdio_fbbcrate.Udiofbbcrate/g_starcore_outs[1].Ustarcoreo0/Uos_lcb/pardata_i[4]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "g_fmc_build.Udiogrpfmc/gdio_fbbcrate.Udiofbbcrate/g_starcore_outs[1].Ustarcoreo0/Uos_lcb/pardata_i[3]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "g_fmc_build.Udiogrpfmc/gdio_fbbcrate.Udiofbbcrate/g_starcore_outs[1].Ustarcoreo0/Uos_lcb/pardata_i[2]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "g_fmc_build.Udiogrpfmc/gdio_fbbcrate.Udiofbbcrate/g_starcore_outs[1].Ustarcoreo0/Uos_lcb/pardata_i[1]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "g_fmc_build.Udiogrpfmc/gdio_fbbcrate.Udiofbbcrate/g_starcore_outs[1].Ustarcoreo0/Uos_lcb/pardata_i[0]"
                                            }
                                        ]
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe13",
                                "id": 15,
                                "type": "DATA_TRIGGER",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": true,
                                "leftIndex": 0,
                                "rightIndex": 7,
                                "portIndex": 13,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "g_fmc_build.Udiogrpfmc/gdio_fbbcrate.Udiofbbcrate/g_starcore_outs[5].Ustarcoreo0/Uos_lcb/pardata_i",
                                        "isBus": true,
                                        "subnets": [
                                            {
                                                "name": "g_fmc_build.Udiogrpfmc/gdio_fbbcrate.Udiofbbcrate/g_starcore_outs[5].Ustarcoreo0/Uos_lcb/pardata_i[7]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "g_fmc_build.Udiogrpfmc/gdio_fbbcrate.Udiofbbcrate/g_starcore_outs[5].Ustarcoreo0/Uos_lcb/pardata_i[6]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "g_fmc_build.Udiogrpfmc/gdio_fbbcrate.Udiofbbcrate/g_starcore_outs[5].Ustarcoreo0/Uos_lcb/pardata_i[5]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "g_fmc_build.Udiogrpfmc/gdio_fbbcrate.Udiofbbcrate/g_starcore_outs[5].Ustarcoreo0/Uos_lcb/pardata_i[4]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "g_fmc_build.Udiogrpfmc/gdio_fbbcrate.Udiofbbcrate/g_starcore_outs[5].Ustarcoreo0/Uos_lcb/pardata_i[3]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "g_fmc_build.Udiogrpfmc/gdio_fbbcrate.Udiofbbcrate/g_starcore_outs[5].Ustarcoreo0/Uos_lcb/pardata_i[2]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "g_fmc_build.Udiogrpfmc/gdio_fbbcrate.Udiofbbcrate/g_starcore_outs[5].Ustarcoreo0/Uos_lcb/pardata_i[1]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "g_fmc_build.Udiogrpfmc/gdio_fbbcrate.Udiofbbcrate/g_starcore_outs[5].Ustarcoreo0/Uos_lcb/pardata_i[0]"
                                            }
                                        ]
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe14",
                                "id": 16,
                                "type": "DATA_TRIGGER",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": true,
                                "leftIndex": 0,
                                "rightIndex": 7,
                                "portIndex": 14,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "g_fmc_build.Udiogrpfmc/gdio_fbbcrate.Udiofbbcrate/g_starcore_outs[5].Ustarcoreo0/Uos_lcb1/pardata_i",
                                        "isBus": true,
                                        "subnets": [
                                            {
                                                "name": "g_fmc_build.Udiogrpfmc/gdio_fbbcrate.Udiofbbcrate/g_starcore_outs[5].Ustarcoreo0/Uos_lcb1/pardata_i[7]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "g_fmc_build.Udiogrpfmc/gdio_fbbcrate.Udiofbbcrate/g_starcore_outs[5].Ustarcoreo0/Uos_lcb1/pardata_i[6]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "g_fmc_build.Udiogrpfmc/gdio_fbbcrate.Udiofbbcrate/g_starcore_outs[5].Ustarcoreo0/Uos_lcb1/pardata_i[5]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "g_fmc_build.Udiogrpfmc/gdio_fbbcrate.Udiofbbcrate/g_starcore_outs[5].Ustarcoreo0/Uos_lcb1/pardata_i[4]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "g_fmc_build.Udiogrpfmc/gdio_fbbcrate.Udiofbbcrate/g_starcore_outs[5].Ustarcoreo0/Uos_lcb1/pardata_i[3]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "g_fmc_build.Udiogrpfmc/gdio_fbbcrate.Udiofbbcrate/g_starcore_outs[5].Ustarcoreo0/Uos_lcb1/pardata_i[2]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "g_fmc_build.Udiogrpfmc/gdio_fbbcrate.Udiofbbcrate/g_starcore_outs[5].Ustarcoreo0/Uos_lcb1/pardata_i[1]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "g_fmc_build.Udiogrpfmc/gdio_fbbcrate.Udiofbbcrate/g_starcore_outs[5].Ustarcoreo0/Uos_lcb1/pardata_i[0]"
                                            }
                                        ]
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe15",
                                "id": 17,
                                "type": "DATA_TRIGGER",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": true,
                                "leftIndex": 0,
                                "rightIndex": 0,
                                "portIndex": 15,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "u_ila_0_pardata_i[0]_8",
                                        "isBus": false
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe15",
                                "id": 18,
                                "type": "DATA_TRIGGER",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": true,
                                "leftIndex": 1,
                                "rightIndex": 1,
                                "portIndex": 15,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "u_ila_0_pardata_i[1]_8",
                                        "isBus": false
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe15",
                                "id": 19,
                                "type": "DATA_TRIGGER",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": true,
                                "leftIndex": 2,
                                "rightIndex": 2,
                                "portIndex": 15,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "u_ila_0_pardata_i[2]_8",
                                        "isBus": false
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe15",
                                "id": 20,
                                "type": "DATA_TRIGGER",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": true,
                                "leftIndex": 3,
                                "rightIndex": 3,
                                "portIndex": 15,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "u_ila_0_pardata_i[3]_8",
                                        "isBus": false
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe15",
                                "id": 21,
                                "type": "DATA_TRIGGER",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": true,
                                "leftIndex": 4,
                                "rightIndex": 4,
                                "portIndex": 15,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "u_ila_0_pardata_i[4]_8",
                                        "isBus": false
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe15",
                                "id": 22,
                                "type": "DATA_TRIGGER",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": true,
                                "leftIndex": 5,
                                "rightIndex": 5,
                                "portIndex": 15,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "u_ila_0_pardata_i[5]_8",
                                        "isBus": false
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe15",
                                "id": 23,
                                "type": "DATA_TRIGGER",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": true,
                                "leftIndex": 6,
                                "rightIndex": 6,
                                "portIndex": 15,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "u_ila_0_pardata_i[6]_8",
                                        "isBus": false
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe15",
                                "id": 24,
                                "type": "DATA_TRIGGER",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": true,
                                "leftIndex": 7,
                                "rightIndex": 7,
                                "portIndex": 15,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "u_ila_0_pardata_i[7]_8",
                                        "isBus": false
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe16",
                                "id": 25,
                                "type": "DATA_TRIGGER",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": true,
                                "leftIndex": 0,
                                "rightIndex": 7,
                                "portIndex": 16,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "g_fmc_build.Udiogrpfmc/gdio_fbbcrate.Udiofbbcrate/g_starcore_outs[3].Ustarcoreo0/Uos_lcb/pardata_i",
                                        "isBus": true,
                                        "subnets": [
                                            {
                                                "name": "g_fmc_build.Udiogrpfmc/gdio_fbbcrate.Udiofbbcrate/g_starcore_outs[3].Ustarcoreo0/Uos_lcb/pardata_i[7]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "g_fmc_build.Udiogrpfmc/gdio_fbbcrate.Udiofbbcrate/g_starcore_outs[3].Ustarcoreo0/Uos_lcb/pardata_i[6]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "g_fmc_build.Udiogrpfmc/gdio_fbbcrate.Udiofbbcrate/g_starcore_outs[3].Ustarcoreo0/Uos_lcb/pardata_i[5]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "g_fmc_build.Udiogrpfmc/gdio_fbbcrate.Udiofbbcrate/g_starcore_outs[3].Ustarcoreo0/Uos_lcb/pardata_i[4]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "g_fmc_build.Udiogrpfmc/gdio_fbbcrate.Udiofbbcrate/g_starcore_outs[3].Ustarcoreo0/Uos_lcb/pardata_i[3]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "g_fmc_build.Udiogrpfmc/gdio_fbbcrate.Udiofbbcrate/g_starcore_outs[3].Ustarcoreo0/Uos_lcb/pardata_i[2]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "g_fmc_build.Udiogrpfmc/gdio_fbbcrate.Udiofbbcrate/g_starcore_outs[3].Ustarcoreo0/Uos_lcb/pardata_i[1]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "g_fmc_build.Udiogrpfmc/gdio_fbbcrate.Udiofbbcrate/g_starcore_outs[3].Ustarcoreo0/Uos_lcb/pardata_i[0]"
                                            }
                                        ]
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe17",
                                "id": 26,
                                "type": "DATA_TRIGGER",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": true,
                                "leftIndex": 0,
                                "rightIndex": 7,
                                "portIndex": 17,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "g_fmc_build.Udiogrpfmc/gdio_fbbcrate.Udiofbbcrate/g_starcore_outs[3].Ustarcoreo0/Uos_lcb1/pardata_i",
                                        "isBus": true,
                                        "subnets": [
                                            {
                                                "name": "g_fmc_build.Udiogrpfmc/gdio_fbbcrate.Udiofbbcrate/g_starcore_outs[3].Ustarcoreo0/Uos_lcb1/pardata_i[7]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "g_fmc_build.Udiogrpfmc/gdio_fbbcrate.Udiofbbcrate/g_starcore_outs[3].Ustarcoreo0/Uos_lcb1/pardata_i[6]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "g_fmc_build.Udiogrpfmc/gdio_fbbcrate.Udiofbbcrate/g_starcore_outs[3].Ustarcoreo0/Uos_lcb1/pardata_i[5]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "g_fmc_build.Udiogrpfmc/gdio_fbbcrate.Udiofbbcrate/g_starcore_outs[3].Ustarcoreo0/Uos_lcb1/pardata_i[4]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "g_fmc_build.Udiogrpfmc/gdio_fbbcrate.Udiofbbcrate/g_starcore_outs[3].Ustarcoreo0/Uos_lcb1/pardata_i[3]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "g_fmc_build.Udiogrpfmc/gdio_fbbcrate.Udiofbbcrate/g_starcore_outs[3].Ustarcoreo0/Uos_lcb1/pardata_i[2]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "g_fmc_build.Udiogrpfmc/gdio_fbbcrate.Udiofbbcrate/g_starcore_outs[3].Ustarcoreo0/Uos_lcb1/pardata_i[1]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "g_fmc_build.Udiogrpfmc/gdio_fbbcrate.Udiofbbcrate/g_starcore_outs[3].Ustarcoreo0/Uos_lcb1/pardata_i[0]"
                                            }
                                        ]
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe18",
                                "id": 27,
                                "type": "DATA_TRIGGER",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": true,
                                "leftIndex": 0,
                                "rightIndex": 0,
                                "portIndex": 18,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "u_ila_0_pardata_i[0]_11",
                                        "isBus": false
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe18",
                                "id": 28,
                                "type": "DATA_TRIGGER",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": true,
                                "leftIndex": 1,
                                "rightIndex": 1,
                                "portIndex": 18,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "u_ila_0_pardata_i[1]_11",
                                        "isBus": false
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe18",
                                "id": 29,
                                "type": "DATA_TRIGGER",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": true,
                                "leftIndex": 2,
                                "rightIndex": 2,
                                "portIndex": 18,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "u_ila_0_pardata_i[2]_11",
                                        "isBus": false
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe18",
                                "id": 30,
                                "type": "DATA_TRIGGER",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": true,
                                "leftIndex": 3,
                                "rightIndex": 3,
                                "portIndex": 18,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "u_ila_0_pardata_i[3]_11",
                                        "isBus": false
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe18",
                                "id": 31,
                                "type": "DATA_TRIGGER",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": true,
                                "leftIndex": 4,
                                "rightIndex": 4,
                                "portIndex": 18,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "u_ila_0_pardata_i[4]_11",
                                        "isBus": false
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe18",
                                "id": 32,
                                "type": "DATA_TRIGGER",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": true,
                                "leftIndex": 5,
                                "rightIndex": 5,
                                "portIndex": 18,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "u_ila_0_pardata_i[5]_11",
                                        "isBus": false
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe18",
                                "id": 33,
                                "type": "DATA_TRIGGER",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": true,
                                "leftIndex": 6,
                                "rightIndex": 6,
                                "portIndex": 18,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "u_ila_0_pardata_i[6]_11",
                                        "isBus": false
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe18",
                                "id": 34,
                                "type": "DATA_TRIGGER",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": true,
                                "leftIndex": 7,
                                "rightIndex": 7,
                                "portIndex": 18,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "u_ila_0_pardata_i[7]_11",
                                        "isBus": false
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe19",
                                "id": 35,
                                "type": "DATA_TRIGGER",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": false,
                                "leftIndex": 0,
                                "rightIndex": 0,
                                "portIndex": 19,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "Umain/Uctltop/ocrawsigs_start_o",
                                        "isBus": false
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe20",
                                "id": 36,
                                "type": "DATA_TRIGGER",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": false,
                                "leftIndex": 0,
                                "rightIndex": 0,
                                "portIndex": 20,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "u_ila_0_rawsigs_en_i",
                                        "isBus": false
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe21",
                                "id": 37,
                                "type": "DATA_TRIGGER",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": false,
                                "leftIndex": 0,
                                "rightIndex": 0,
                                "portIndex": 21,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "g_fmc_build.Udiogrpfmc/gdio_fbbcrate.Udiofbbcrate/rawsigs_en_steered_reg[0]_i_1_n_0",
                                        "isBus": false
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe22",
                                "id": 38,
                                "type": "DATA_TRIGGER",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": false,
                                "leftIndex": 0,
                                "rightIndex": 0,
                                "portIndex": 22,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "g_fmc_build.Udiogrpfmc/gdio_fbbcrate.Udiofbbcrate/rawsigs_en_steered_reg[1]_i_1_n_0",
                                        "isBus": false
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe23",
                                "id": 39,
                                "type": "DATA_TRIGGER",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": false,
                                "leftIndex": 0,
                                "rightIndex": 0,
                                "portIndex": 23,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "g_fmc_build.Udiogrpfmc/gdio_fbbcrate.Udiofbbcrate/rawsigs_en_steered_reg[2]_i_1_n_0",
                                        "isBus": false
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe24",
                                "id": 40,
                                "type": "DATA_TRIGGER",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": false,
                                "leftIndex": 0,
                                "rightIndex": 0,
                                "portIndex": 24,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "g_fmc_build.Udiogrpfmc/gdio_fbbcrate.Udiofbbcrate/rawsigs_en_steered_reg[3]_i_1_n_0",
                                        "isBus": false
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe25",
                                "id": 41,
                                "type": "DATA_TRIGGER",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": false,
                                "leftIndex": 0,
                                "rightIndex": 0,
                                "portIndex": 25,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "g_fmc_build.Udiogrpfmc/gdio_fbbcrate.Udiofbbcrate/rawsigs_en_steered_reg[4]_i_1_n_0",
                                        "isBus": false
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe26",
                                "id": 42,
                                "type": "DATA_TRIGGER",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": false,
                                "leftIndex": 0,
                                "rightIndex": 0,
                                "portIndex": 26,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "g_fmc_build.Udiogrpfmc/gdio_fbbcrate.Udiofbbcrate/rawsigs_en_steered_reg[5]_i_1_n_0",
                                        "isBus": false
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe27",
                                "id": 43,
                                "type": "DATA_TRIGGER",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": false,
                                "leftIndex": 0,
                                "rightIndex": 0,
                                "portIndex": 27,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "ccr_sigs[l0a_40]",
                                        "isBus": false
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe28",
                                "id": 44,
                                "type": "DATA_TRIGGER",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": false,
                                "leftIndex": 0,
                                "rightIndex": 0,
                                "portIndex": 28,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "ccr_sigs[l1_40]",
                                        "isBus": false
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe29",
                                "id": 45,
                                "type": "DATA_TRIGGER",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": false,
                                "leftIndex": 0,
                                "rightIndex": 0,
                                "portIndex": 29,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "ccr_sigs[r3_40]",
                                        "isBus": false
                                    }
                                ]
                            }
                        ]
                    }
                ]
            }
        ]
    }
}