{
    "ltx_root": {
        "version": 4,
        "minor": 0,
        "ltx_data": [
            {
                "name": "EDA_PROBESET",
                "active": true,
                "debug_cores": [
                    {
                        "type": "XSDB_V3",
                        "name": "dbg_hub",
                        "spec": "labtools_xsdbm_v3",
                        "clk_input_freq_hz": "79999993"
                    },
                    {
                        "type": "ILA_V3",
                        "name": "u_ila_0",
                        "spec": "labtools_ila_v6",
                        "core_location": {
                            "user_chain": 1,
                            "slave_index": 0,
                            "bscan_switch_index": 0
                        },
                        "uuid": "23e7d65a79bc59f7bc47406c1714dfae",
                        "pins": [
                            {
                                "name": "probe0",
                                "id": 0,
                                "type": "DATA_TRIGGER",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": true,
                                "leftIndex": 0,
                                "rightIndex": 1,
                                "portIndex": 0,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "Udiogrpfmc/gdio_fscstar.Udiofscstar/prlp_2b",
                                        "isBus": true,
                                        "subnets": [
                                            {
                                                "name": "Udiogrpfmc/gdio_fscstar.Udiofscstar/prlp_2b[1]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "Udiogrpfmc/gdio_fscstar.Udiofscstar/prlp_2b[0]"
                                            }
                                        ]
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe1",
                                "id": 1,
                                "type": "DATA_TRIGGER",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": true,
                                "leftIndex": 0,
                                "rightIndex": 1,
                                "portIndex": 1,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "Udiogrpfmc/gdio_fscstar.Udiofscstar/lcb_2b",
                                        "isBus": true,
                                        "subnets": [
                                            {
                                                "name": "Udiogrpfmc/gdio_fscstar.Udiofscstar/lcb_2b[1]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "Udiogrpfmc/gdio_fscstar.Udiofscstar/lcb_2b[0]"
                                            }
                                        ]
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe2",
                                "id": 2,
                                "type": "DATA_TRIGGER",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": true,
                                "leftIndex": 0,
                                "rightIndex": 15,
                                "portIndex": 2,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "Udiogrpfmc/gdio_fscstar.Udiofscstar/rawsigs_i",
                                        "isBus": true,
                                        "subnets": [
                                            {
                                                "name": "Udiogrpfmc/gdio_fscstar.Udiofscstar/rawsigs_i[15]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "Udiogrpfmc/gdio_fscstar.Udiofscstar/rawsigs_i[14]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "Udiogrpfmc/gdio_fscstar.Udiofscstar/rawsigs_i[13]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "Udiogrpfmc/gdio_fscstar.Udiofscstar/rawsigs_i[12]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "Udiogrpfmc/gdio_fscstar.Udiofscstar/rawsigs_i[11]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "Udiogrpfmc/gdio_fscstar.Udiofscstar/rawsigs_i[10]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "Udiogrpfmc/gdio_fscstar.Udiofscstar/rawsigs_i[9]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "Udiogrpfmc/gdio_fscstar.Udiofscstar/rawsigs_i[8]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "Udiogrpfmc/gdio_fscstar.Udiofscstar/rawsigs_i[7]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "Udiogrpfmc/gdio_fscstar.Udiofscstar/rawsigs_i[6]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "Udiogrpfmc/gdio_fscstar.Udiofscstar/rawsigs_i[5]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "Udiogrpfmc/gdio_fscstar.Udiofscstar/rawsigs_i[4]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "Udiogrpfmc/gdio_fscstar.Udiofscstar/rawsigs_i[3]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "Udiogrpfmc/gdio_fscstar.Udiofscstar/rawsigs_i[2]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "Udiogrpfmc/gdio_fscstar.Udiofscstar/rawsigs_i[1]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "Udiogrpfmc/gdio_fscstar.Udiofscstar/rawsigs_i[0]"
                                            }
                                        ]
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe3",
                                "id": 3,
                                "type": "DATA_TRIGGER",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": true,
                                "leftIndex": 0,
                                "rightIndex": 15,
                                "portIndex": 3,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "Udiogrpfmc/gdio_fscstar.Udiofscstar/reg",
                                        "isBus": true,
                                        "subnets": [
                                            {
                                                "name": "Udiogrpfmc/gdio_fscstar.Udiofscstar/reg[15]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "Udiogrpfmc/gdio_fscstar.Udiofscstar/reg[14]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "Udiogrpfmc/gdio_fscstar.Udiofscstar/reg[13]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "Udiogrpfmc/gdio_fscstar.Udiofscstar/reg[12]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "Udiogrpfmc/gdio_fscstar.Udiofscstar/reg[11]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "Udiogrpfmc/gdio_fscstar.Udiofscstar/reg[10]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "Udiogrpfmc/gdio_fscstar.Udiofscstar/reg[9]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "Udiogrpfmc/gdio_fscstar.Udiofscstar/reg[8]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "Udiogrpfmc/gdio_fscstar.Udiofscstar/reg[7]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "Udiogrpfmc/gdio_fscstar.Udiofscstar/reg[6]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "Udiogrpfmc/gdio_fscstar.Udiofscstar/reg[5]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "Udiogrpfmc/gdio_fscstar.Udiofscstar/reg[4]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "Udiogrpfmc/gdio_fscstar.Udiofscstar/reg[3]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "Udiogrpfmc/gdio_fscstar.Udiofscstar/reg[2]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "Udiogrpfmc/gdio_fscstar.Udiofscstar/reg[1]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "Udiogrpfmc/gdio_fscstar.Udiofscstar/reg[0]"
                                            }
                                        ]
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe4",
                                "id": 4,
                                "type": "DATA_TRIGGER",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": true,
                                "leftIndex": 0,
                                "rightIndex": 3,
                                "portIndex": 4,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "Udiogrpfmc/gdio_fscstar.Udiofscstar/reg[16]_1",
                                        "isBus": true,
                                        "subnets": [
                                            {
                                                "name": "Udiogrpfmc/gdio_fscstar.Udiofscstar/reg[16]_1[3]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "Udiogrpfmc/gdio_fscstar.Udiofscstar/reg[16]_1[2]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "Udiogrpfmc/gdio_fscstar.Udiofscstar/reg[16]_1[1]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "Udiogrpfmc/gdio_fscstar.Udiofscstar/reg[16]_1[0]"
                                            }
                                        ]
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe4",
                                "id": 5,
                                "type": "DATA_TRIGGER",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": true,
                                "leftIndex": 4,
                                "rightIndex": 9,
                                "portIndex": 4,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "Udiogrpfmc/gdio_fscstar.Udiofscstar/reg[16]",
                                        "isBus": true,
                                        "subnets": [
                                            {
                                                "name": "Udiogrpfmc/gdio_fscstar.Udiofscstar/reg[16][11]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "Udiogrpfmc/gdio_fscstar.Udiofscstar/reg[16][10]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "Udiogrpfmc/gdio_fscstar.Udiofscstar/reg[16][9]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "Udiogrpfmc/gdio_fscstar.Udiofscstar/reg[16][8]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "Udiogrpfmc/gdio_fscstar.Udiofscstar/reg[16][7]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "Udiogrpfmc/gdio_fscstar.Udiofscstar/reg[16][6]"
                                            }
                                        ]
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe5",
                                "id": 6,
                                "type": "DATA_TRIGGER",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": true,
                                "leftIndex": 0,
                                "rightIndex": 15,
                                "portIndex": 5,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "Udiogrpfmc/gdio_fscstar.Udiofscstar/reg[20]",
                                        "isBus": true,
                                        "subnets": [
                                            {
                                                "name": "Udiogrpfmc/gdio_fscstar.Udiofscstar/reg[20][15]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "Udiogrpfmc/gdio_fscstar.Udiofscstar/reg[20][14]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "Udiogrpfmc/gdio_fscstar.Udiofscstar/reg[20][13]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "Udiogrpfmc/gdio_fscstar.Udiofscstar/reg[20][12]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "Udiogrpfmc/gdio_fscstar.Udiofscstar/reg[20][11]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "Udiogrpfmc/gdio_fscstar.Udiofscstar/reg[20][10]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "Udiogrpfmc/gdio_fscstar.Udiofscstar/reg[20][9]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "Udiogrpfmc/gdio_fscstar.Udiofscstar/reg[20][8]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "Udiogrpfmc/gdio_fscstar.Udiofscstar/reg[20][7]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "Udiogrpfmc/gdio_fscstar.Udiofscstar/reg[20][6]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "Udiogrpfmc/gdio_fscstar.Udiofscstar/reg[20][5]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "Udiogrpfmc/gdio_fscstar.Udiofscstar/reg[20][4]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "Udiogrpfmc/gdio_fscstar.Udiofscstar/reg[20][3]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "Udiogrpfmc/gdio_fscstar.Udiofscstar/reg[20][2]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "Udiogrpfmc/gdio_fscstar.Udiofscstar/reg[20][1]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "Udiogrpfmc/gdio_fscstar.Udiofscstar/reg[20][0]"
                                            }
                                        ]
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe6",
                                "id": 7,
                                "type": "DATA_TRIGGER",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": true,
                                "leftIndex": 0,
                                "rightIndex": 1,
                                "portIndex": 6,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "Udiogrpfmc/gdio_fscstar.Udiofscstar/emu_av1_dataout_2b",
                                        "isBus": true,
                                        "subnets": [
                                            {
                                                "name": "Udiogrpfmc/gdio_fscstar.Udiofscstar/emu_av1_dataout_2b[1]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "Udiogrpfmc/gdio_fscstar.Udiofscstar/emu_av1_dataout_2b[0]"
                                            }
                                        ]
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe7",
                                "id": 8,
                                "type": "DATA_TRIGGER",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": true,
                                "leftIndex": 0,
                                "rightIndex": 15,
                                "portIndex": 7,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "Udiogrpfmc/gdio_fscstar.Udiofscstar/crc_datain1_o",
                                        "isBus": true,
                                        "subnets": [
                                            {
                                                "name": "Udiogrpfmc/gdio_fscstar.Udiofscstar/crc_datain1_o[15]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "Udiogrpfmc/gdio_fscstar.Udiofscstar/crc_datain1_o[14]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "Udiogrpfmc/gdio_fscstar.Udiofscstar/crc_datain1_o[13]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "Udiogrpfmc/gdio_fscstar.Udiofscstar/crc_datain1_o[12]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "Udiogrpfmc/gdio_fscstar.Udiofscstar/crc_datain1_o[11]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "Udiogrpfmc/gdio_fscstar.Udiofscstar/crc_datain1_o[10]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "Udiogrpfmc/gdio_fscstar.Udiofscstar/crc_datain1_o[9]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "Udiogrpfmc/gdio_fscstar.Udiofscstar/crc_datain1_o[8]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "Udiogrpfmc/gdio_fscstar.Udiofscstar/crc_datain1_o[7]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "Udiogrpfmc/gdio_fscstar.Udiofscstar/crc_datain1_o[6]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "Udiogrpfmc/gdio_fscstar.Udiofscstar/crc_datain1_o[5]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "Udiogrpfmc/gdio_fscstar.Udiofscstar/crc_datain1_o[4]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "Udiogrpfmc/gdio_fscstar.Udiofscstar/crc_datain1_o[3]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "Udiogrpfmc/gdio_fscstar.Udiofscstar/crc_datain1_o[2]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "Udiogrpfmc/gdio_fscstar.Udiofscstar/crc_datain1_o[1]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "Udiogrpfmc/gdio_fscstar.Udiofscstar/crc_datain1_o[0]"
                                            }
                                        ]
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe8",
                                "id": 9,
                                "type": "DATA_TRIGGER",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": true,
                                "leftIndex": 0,
                                "rightIndex": 7,
                                "portIndex": 8,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "Udiogrpfmc/gdio_fscstar.Udiofscstar/xlinks_o[0][dat]",
                                        "isBus": true,
                                        "subnets": [
                                            {
                                                "name": "Udiogrpfmc/gdio_fscstar.Udiofscstar/xlinks_o[0][dat][7]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "Udiogrpfmc/gdio_fscstar.Udiofscstar/xlinks_o[0][dat][6]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "Udiogrpfmc/gdio_fscstar.Udiofscstar/xlinks_o[0][dat][5]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "Udiogrpfmc/gdio_fscstar.Udiofscstar/xlinks_o[0][dat][4]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "Udiogrpfmc/gdio_fscstar.Udiofscstar/xlinks_o[0][dat][3]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "Udiogrpfmc/gdio_fscstar.Udiofscstar/xlinks_o[0][dat][2]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "Udiogrpfmc/gdio_fscstar.Udiofscstar/xlinks_o[0][dat][1]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "Udiogrpfmc/gdio_fscstar.Udiofscstar/xlinks_o[0][dat][0]"
                                            }
                                        ]
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe9",
                                "id": 10,
                                "type": "DATA_TRIGGER",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": true,
                                "leftIndex": 0,
                                "rightIndex": 7,
                                "portIndex": 9,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "Udiogrpfmc/gdio_fscstar.Udiofscstar/xlinks_o[7][dat]",
                                        "isBus": true,
                                        "subnets": [
                                            {
                                                "name": "Udiogrpfmc/gdio_fscstar.Udiofscstar/xlinks_o[7][dat][7]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "Udiogrpfmc/gdio_fscstar.Udiofscstar/xlinks_o[7][dat][6]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "Udiogrpfmc/gdio_fscstar.Udiofscstar/xlinks_o[7][dat][5]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "Udiogrpfmc/gdio_fscstar.Udiofscstar/xlinks_o[7][dat][4]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "Udiogrpfmc/gdio_fscstar.Udiofscstar/xlinks_o[7][dat][3]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "Udiogrpfmc/gdio_fscstar.Udiofscstar/xlinks_o[7][dat][2]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "Udiogrpfmc/gdio_fscstar.Udiofscstar/xlinks_o[7][dat][1]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "Udiogrpfmc/gdio_fscstar.Udiofscstar/xlinks_o[7][dat][0]"
                                            }
                                        ]
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe10",
                                "id": 11,
                                "type": "DATA_TRIGGER",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": true,
                                "leftIndex": 0,
                                "rightIndex": 15,
                                "portIndex": 10,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "Udiogrpfmc/gdio_fscstar.Udiofscstar/command2_i",
                                        "isBus": true,
                                        "subnets": [
                                            {
                                                "name": "Udiogrpfmc/gdio_fscstar.Udiofscstar/command2_i[15]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "Udiogrpfmc/gdio_fscstar.Udiofscstar/command2_i[14]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "Udiogrpfmc/gdio_fscstar.Udiofscstar/command2_i[13]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "Udiogrpfmc/gdio_fscstar.Udiofscstar/command2_i[12]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "Udiogrpfmc/gdio_fscstar.Udiofscstar/command2_i[11]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "Udiogrpfmc/gdio_fscstar.Udiofscstar/command2_i[10]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "Udiogrpfmc/gdio_fscstar.Udiofscstar/command2_i[9]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "Udiogrpfmc/gdio_fscstar.Udiofscstar/command2_i[8]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "Udiogrpfmc/gdio_fscstar.Udiofscstar/command2_i[7]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "Udiogrpfmc/gdio_fscstar.Udiofscstar/command2_i[6]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "Udiogrpfmc/gdio_fscstar.Udiofscstar/command2_i[5]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "Udiogrpfmc/gdio_fscstar.Udiofscstar/command2_i[4]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "Udiogrpfmc/gdio_fscstar.Udiofscstar/command2_i[3]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "Udiogrpfmc/gdio_fscstar.Udiofscstar/command2_i[2]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "Udiogrpfmc/gdio_fscstar.Udiofscstar/command2_i[1]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "Udiogrpfmc/gdio_fscstar.Udiofscstar/command2_i[0]"
                                            }
                                        ]
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe11",
                                "id": 12,
                                "type": "DATA_TRIGGER",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": true,
                                "leftIndex": 0,
                                "rightIndex": 15,
                                "portIndex": 11,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "Udiogrpfmc/gdio_fscstar.Udiofscstar/crc_en_dlypipe",
                                        "isBus": true,
                                        "subnets": [
                                            {
                                                "name": "Udiogrpfmc/gdio_fscstar.Udiofscstar/crc_en_dlypipe[15]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "Udiogrpfmc/gdio_fscstar.Udiofscstar/crc_en_dlypipe[14]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "Udiogrpfmc/gdio_fscstar.Udiofscstar/crc_en_dlypipe[13]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "Udiogrpfmc/gdio_fscstar.Udiofscstar/crc_en_dlypipe[12]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "Udiogrpfmc/gdio_fscstar.Udiofscstar/crc_en_dlypipe[11]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "Udiogrpfmc/gdio_fscstar.Udiofscstar/crc_en_dlypipe[10]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "Udiogrpfmc/gdio_fscstar.Udiofscstar/crc_en_dlypipe[9]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "Udiogrpfmc/gdio_fscstar.Udiofscstar/crc_en_dlypipe[8]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "Udiogrpfmc/gdio_fscstar.Udiofscstar/crc_en_dlypipe[7]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "Udiogrpfmc/gdio_fscstar.Udiofscstar/crc_en_dlypipe[6]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "Udiogrpfmc/gdio_fscstar.Udiofscstar/crc_en_dlypipe[5]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "Udiogrpfmc/gdio_fscstar.Udiofscstar/crc_en_dlypipe[4]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "Udiogrpfmc/gdio_fscstar.Udiofscstar/crc_en_dlypipe[3]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "Udiogrpfmc/gdio_fscstar.Udiofscstar/crc_en_dlypipe[2]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "Udiogrpfmc/gdio_fscstar.Udiofscstar/crc_en_dlypipe[1]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "Udiogrpfmc/gdio_fscstar.Udiofscstar/crc_en_dlypipe[0]"
                                            }
                                        ]
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe12",
                                "id": 13,
                                "type": "DATA_TRIGGER",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": true,
                                "leftIndex": 0,
                                "rightIndex": 15,
                                "portIndex": 12,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "Udiogrpfmc/gdio_fscstar.Udiofscstar/crc_datain0_o",
                                        "isBus": true,
                                        "subnets": [
                                            {
                                                "name": "Udiogrpfmc/gdio_fscstar.Udiofscstar/crc_datain0_o[15]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "Udiogrpfmc/gdio_fscstar.Udiofscstar/crc_datain0_o[14]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "Udiogrpfmc/gdio_fscstar.Udiofscstar/crc_datain0_o[13]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "Udiogrpfmc/gdio_fscstar.Udiofscstar/crc_datain0_o[12]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "Udiogrpfmc/gdio_fscstar.Udiofscstar/crc_datain0_o[11]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "Udiogrpfmc/gdio_fscstar.Udiofscstar/crc_datain0_o[10]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "Udiogrpfmc/gdio_fscstar.Udiofscstar/crc_datain0_o[9]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "Udiogrpfmc/gdio_fscstar.Udiofscstar/crc_datain0_o[8]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "Udiogrpfmc/gdio_fscstar.Udiofscstar/crc_datain0_o[7]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "Udiogrpfmc/gdio_fscstar.Udiofscstar/crc_datain0_o[6]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "Udiogrpfmc/gdio_fscstar.Udiofscstar/crc_datain0_o[5]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "Udiogrpfmc/gdio_fscstar.Udiofscstar/crc_datain0_o[4]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "Udiogrpfmc/gdio_fscstar.Udiofscstar/crc_datain0_o[3]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "Udiogrpfmc/gdio_fscstar.Udiofscstar/crc_datain0_o[2]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "Udiogrpfmc/gdio_fscstar.Udiofscstar/crc_datain0_o[1]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "Udiogrpfmc/gdio_fscstar.Udiofscstar/crc_datain0_o[0]"
                                            }
                                        ]
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe13",
                                "id": 14,
                                "type": "DATA_TRIGGER",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": true,
                                "leftIndex": 0,
                                "rightIndex": 1,
                                "portIndex": 13,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "Udiogrpfmc/gdio_fscstar.Udiofscstar/emu_av1_testdat_2b",
                                        "isBus": true,
                                        "subnets": [
                                            {
                                                "name": "Udiogrpfmc/gdio_fscstar.Udiofscstar/emu_av1_testdat_2b[1]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "Udiogrpfmc/gdio_fscstar.Udiofscstar/emu_av1_testdat_2b[0]"
                                            }
                                        ]
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe14",
                                "id": 15,
                                "type": "DATA_TRIGGER",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": true,
                                "leftIndex": 0,
                                "rightIndex": 3,
                                "portIndex": 14,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "Udiogrpfmc/gdio_fscstar.Udiofscstar/chipID",
                                        "isBus": true,
                                        "subnets": [
                                            {
                                                "name": "Udiogrpfmc/gdio_fscstar.Udiofscstar/chipID[3]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "Udiogrpfmc/gdio_fscstar.Udiofscstar/chipID[2]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "Udiogrpfmc/gdio_fscstar.Udiofscstar/chipID[1]"
                                            },
                                            {
                                                "name": "Udiogrpfmc/gdio_fscstar.Udiofscstar/chipID[0]"
                                            }
                                        ]
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe15",
                                "id": 16,
                                "type": "DATA_TRIGGER",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": false,
                                "leftIndex": 0,
                                "rightIndex": 0,
                                "portIndex": 15,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "Udiogrpfmc/gdio_fscstar.Udiofscstar/crc_clr0",
                                        "isBus": false
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe16",
                                "id": 17,
                                "type": "DATA_TRIGGER",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": false,
                                "leftIndex": 0,
                                "rightIndex": 0,
                                "portIndex": 16,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "Udiogrpfmc/gdio_fscstar.Udiofscstar/crc_clr_dlypipe_reg[0]_srl16_n_3",
                                        "isBus": false
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe17",
                                "id": 18,
                                "type": "DATA_TRIGGER",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": false,
                                "leftIndex": 0,
                                "rightIndex": 0,
                                "portIndex": 17,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "Udiogrpfmc/gdio_fscstar.Udiofscstar/Uemuabcstarv1wrap/DataOut",
                                        "isBus": false
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe18",
                                "id": 19,
                                "type": "DATA_TRIGGER",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": false,
                                "leftIndex": 0,
                                "rightIndex": 0,
                                "portIndex": 18,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "Udiogrpfmc/gdio_fscstar.Udiofscstar/Uemuabcstarv1wrap/DIGITALTESTOUT",
                                        "isBus": false
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe19",
                                "id": 20,
                                "type": "DATA_TRIGGER",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": false,
                                "leftIndex": 0,
                                "rightIndex": 0,
                                "portIndex": 19,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "Udiogrpfmc/gdio_fscstar.Udiofscstar/expected_dat_dlypipe_reg[15][0]_srl16_n_3",
                                        "isBus": false
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe20",
                                "id": 21,
                                "type": "DATA_TRIGGER",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": false,
                                "leftIndex": 0,
                                "rightIndex": 0,
                                "portIndex": 20,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "Udiogrpfmc/gdio_fscstar.Udiofscstar/expected_dat_dlypipe_reg[15][1]_srl16_n_3",
                                        "isBus": false
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe21",
                                "id": 22,
                                "type": "DATA_TRIGGER",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": false,
                                "leftIndex": 0,
                                "rightIndex": 0,
                                "portIndex": 21,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "Udiogrpfmc/gdio_fscstar.Udiofscstar/expected_test_dlypipe_reg[15][0]_srl16_n_3",
                                        "isBus": false
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe22",
                                "id": 23,
                                "type": "DATA_TRIGGER",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": false,
                                "leftIndex": 0,
                                "rightIndex": 0,
                                "portIndex": 22,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "Udiogrpfmc/gdio_fscstar.Udiofscstar/expected_test_dlypipe_reg[15][1]_srl16_n_3",
                                        "isBus": false
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe23",
                                "id": 24,
                                "type": "DATA_TRIGGER",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": false,
                                "leftIndex": 0,
                                "rightIndex": 0,
                                "portIndex": 23,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "Udiogrpfmc/gdio_fscstar.Udiofscstar/Uemuabcstarv1wrap/LCB_in",
                                        "isBus": false
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe24",
                                "id": 25,
                                "type": "DATA_TRIGGER",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": false,
                                "leftIndex": 0,
                                "rightIndex": 0,
                                "portIndex": 24,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "Udiogrpfmc/gdio_fscstar.Udiofscstar/Uemuabcstarv1wrap/PRLP",
                                        "isBus": false
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe25",
                                "id": 26,
                                "type": "DATA_TRIGGER",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": false,
                                "leftIndex": 0,
                                "rightIndex": 0,
                                "portIndex": 25,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "Udiogrpfmc/gdio_fscstar.Udiofscstar/rsq_running_i",
                                        "isBus": false
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe26",
                                "id": 27,
                                "type": "DATA_TRIGGER",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": false,
                                "leftIndex": 0,
                                "rightIndex": 0,
                                "portIndex": 26,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "Udiogrpfmc/gdio_fscstar.Udiofscstar/rsq_start_i",
                                        "isBus": false
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe27",
                                "id": 28,
                                "type": "DATA_TRIGGER",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": false,
                                "leftIndex": 0,
                                "rightIndex": 0,
                                "portIndex": 27,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "Udiogrpfmc/gdio_fscstar.Udiofscstar/Uemuabcstarv1wrap/rst",
                                        "isBus": false
                                    }
                                ]
                            },
                            {
                                "name": "probe28",
                                "id": 29,
                                "type": "DATA_TRIGGER",
                                "direction": "IN",
                                "isVector": false,
                                "leftIndex": 0,
                                "rightIndex": 0,
                                "portIndex": 28,
                                "nets": [
                                    {
                                        "name": "Udiogrpfmc/gdio_fscstar.Udiofscstar/Uemuabcstarv1wrap/RSTB",
                                        "isBus": false
                                    }
                                ]
                            }
                        ]
                    }
                ]
            }
        ]
    }
}